0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 )^2c

) (GeV/ ππ(m

0

0.2

0.4

0.6

0.8

))^2c ) (b/(GeV/ ydm /(d σ^2d c < 0.15 GeV/ Tp | < 0.8 y|

ALICE data Full fit

Wigner − Breit 0ρ interference ππ−^0ρ Muon template

= 5.44 TeV NNs Xe UPC − ALICE Xe

ALI-PUB-496195

ALI-PUB-496195